Title: Vocabulaire médicale RSNE (Français vers Anglais) / N - Consignes instructions / Consignes instructions 2
Tags: 2 Consignes instructions

sentence: Avancez, s’il vous plaît.
sentence english: Please move up / move forward.

sentence: Tournez-vous vers moi.
sentence english: Turn toward me.

sentence: Tournez-vous de l’autre côté.
sentence english: Turn away from me.

sentence: Tournez-vous à gauche.
sentence english: Turn to your left.

sentence: Tournez-vous à droite.
sentence english: Turn to your right.

sentence: Venez ici.
sentence english: Come (over) here.

sentence: Suivez-moi.
sentence english: Follow me.

sentence: Attendez ici.
sentence english: Wait here.

sentence: Levez-vous.
sentence english: Stand up.

sentence: Assoyez vous (de la position allongée).
sentence english: Sit up.

sentence: Assoyez-vous (de la position debout).
sentence english: Sit down.

sentence: Allons faire une promenade.
sentence english: Let’s go for a walk.

sentence: Allons prendre une marche.
sentence english: Let’s go for a walk.

sentence: Assoyez-vous dans le fauteuil roulant.
sentence english: Please sit in the wheelchair.

sentence: Assoyez-vous dans la chaise roulante. s’il vous plaît.
sentence english: Please sit in the wheelchair.

sentence: S’il vous plaît _____!
sentence english: Please _____!

sentence: Mettez cette jaquette.
sentence english: Put on this gown/johnny shirt.

sentence: Étendez-vous.
sentence english: Lie down.

sentence: Couchez-vous. Allongez-vous.
sentence english: Lie down.

sentence: Posez votre _____ ici.
sentence english: Put your _____ here.

sentence: Ne bougez pas/ne grouiller pas.
sentence english: Keep still.

sentence: Vous n'avez pas besoin d'enlever ___
sentence english: You do not need to remove ____