Title: French Healthcare Provider's Handbook / C) Medical Care / Procedures
Tags: Procedures

sentence: I will listen to your lungs.
sentence english: Je vais écouter vos poumons.

sentence: I will take your:
sentence english: Je vais prendre votre:

sentence: Blood pressure.
sentence english: Tension artérielle/pression.

sentence: Pulse.
sentence english: Pouls/battement de cœur.

sentence: Temperature.
sentence english: Température.

sentence: Your blood pressure is:
sentence english: Votre tension artérielle /pression est :

sentence: Your blood pressure is low.
sentence english: Votre tension artérielle /pression est basse.

sentence: Your blood pressure is high.
sentence english: Votre tension artérielle /pression est haute.

sentence: Your blood pressure is normal
sentence english: Votre tension artérielle /pression est normale.

sentence: I will give you an enema.
sentence english: Je vais vous faire un lavement.

sentence: We need to insert:
sentence english: Nous allons:

sentence: We need to insert a catheter.
sentence english: Nous allons vous mettre un cathéter/un tube pour pisser.

sentence: We need to insert an intravenous/ IV.
sentence english: Nous allons faire une perfusion/une intraveineuse/un IV.

sentence: I will change your dressing.
sentence english: Je vais changer votre pansement.

sentence: I am going to shave you.
sentence english: Je vais vous raser.

sentence: I will start an intravenous.
sentence english: Je vais vous installer une intraveineuse/ une IV.

sentence: We need to measure:
sentence english: Nous devons mesurer:

sentence: We need to measure everything that you drink.
sentence english: Nous devons mesurer tout ce que vous buvez.

sentence: We need to measure the urine you pass.
sentence english: Nous devons mesurer votre quantité d’urine/ de pipi.

sentence: You must not go to the toilet without letting us know.
sentence english: Vous ne devez pas aller aux toilettes sans nous avertir.

sentence: The injection may make your mouth dry and make you drowsy.
sentence english: L’injection pourrait produire une sensation de sécheresse dans la bouche ou une envie de dormir. / Cette piqûre pourrait causer une bouche sèche ou une envie de dormir